-- =====================================================================
-- 风控品控平台 - 3.2.2 品控巡检打卡 sys_config 字典补充
-- Date: 2026-06-21
-- =====================================================================

-- 巡检扫码距离限制(米):扫码打卡时,打卡位置必须在此距离内,超出不允许打卡
INSERT INTO sys_config
  (config_id, tenant_id, config_name, config_key, config_value, config_type, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark)
VALUES
  (200, '000000', '巡检-扫码距离限制(米)', 'inspection.scan.range.meter', '100', 'Y', 103, 1, NOW(), NULL, NULL, '扫码打卡时,打卡位置距点位允许的最大距离(米),超出不允许打卡。默认 100 米');

-- 防止重复初始化
SELECT 'sys_config 巡检扫码距离配置 已写入' AS info;
